Inhalt

miroSCOPE

miroSCOPE bietet Ihnen eine Lupenfunktion.

Mit miroSCOPE wird der Bereich um die aktuelle Cursor-Position vergrößert dargestellt. Diese Funktion ist besonders sinnvoll, wenn Sie Zeichnungen oder Bilder bearbeiten und sich ggf. einen vergrößerten Bildausschnitt ansehen wollen. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen gezoomten Bildausschnitt in die Zwischenablage zu kopieren.

Einstellungen

Kopieren

Hilfe


Einstellungen

Zoomfaktor

Hotkey

Sensibilität


Kopieren

Hiermit kann der aktuelle Inhalt des miroSCOPE-Fensters in die Windows-Zwischenablage kopiert werden.


Hilfe

Hier finden Sie diese Online-Hilfe und ein Informationsfenster.


Zoomfaktor

Hier können Sie den Zoomfaktor des miroSCOPEs einstellen. Je größer der Zoomfaktor ist, je mehr wird der Bereich um die aktuelle Cursorposition vergrößert.


Hotkey

Hier kann die Tastenkombination gewählt werden, mit der ein Bildausschnitt in dem miroSCOPE-Fenster gestoppt werden kann. Mit derselben Tastenkombination können Sie die Lupenfunktion wieder aktivieren.


Sensibilität

Hier kann eingestellt werden, wie oft der gezoomte Inhalt des miroSCOPE-Fensters erneuert werden soll. Der Minimalwert ist 50 Millisekunden, damit wird das Bild zwanzigmal pro Sekunde erneuert. Der Maximalwert ist 32.767 Millisekunden, womit das Bild ca. alle 32 Sekunden erneuert wird.

Empfohlen ist der Standardwert 100 Millisekunden.